Copyright: -= TABRIS =-


温泉ペンギンのヘルプ
Evangelion Screensaver Vol.1

[温泉ペンギンスクリーンセーバーの設定］

このダイアログ ボックスは、[温泉ペンギンスクリーンセーバー]についての設定を変えるときに使います。[温泉ペンギンスクリーンセーバー]はペンペンがWindows画面上をぺたぺたと歩き回るセーバーです。
不明な部分をマウスでクリックしてください。


スクリーンセーバー起動時の画面の表示を設定します。

画面を消去してからスクリーンセーバーを起動します。

画面を残してスクリーンセーバーを起動します。


画面に登場するペンペンの数を設定します。
1-30の間の数値を直接入力してください。


ペンペンが歩く速度を設定します。

スクロールバーが左へ設定するほど遅く、右へ設定するほど速く画面の中を歩きまわります。


スクリーンセーバー起動中のBGMの再生を設定します。

   起動中はBGMを出力します。

   BGMは出力しません。


マウスでボタンをクリックすると、スクロールバーが左側に移動します。


マウスでボタンをドラッグすると、スクロールバーを左右に移動することができます。


マウスでボタンをクリックするとスクロールバーが右側に移動します。


このヘルプを表示します。


入力した内容を破棄し、以前の内容で設定を終了します。


入力した内容で設定を保存します。


入力した内容を破棄し、以前の内容で設定を終了します。


この画面はヘルプ用に縮小した画面ですので
実際のものとは多少異なります。